NAME			EDITTEXT
DESCRIPTION	'BCL test application, Copyright (C) SYMANTEC, 1992-3'
STUB			'WINSTUB.EXE'
EXETYPE		WINDOWS
CODE			LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA			FIXED PRELOAD SINGLE
HEAPSIZE		2048
STACKSIZE		16384
SEGMENTS		_TEXT PRELOAD MOVEABLE
